YOKER Steuerelektronik

Tx=20210722. b d z 2

4

6

8

10

12

14

16

20

22

24

26

28

30

32 +24V

L7812 LM317

+12V

+12V

1mF 220mF

+5V

Motor

K827PH 560

Reed

Radsensor

sw

bl

bn

Tacho BC700 560 +5V

74HC221 2x nicht retriggerbare Monoflops

33k 100nF

Radimpulse

Reset RD

100nF 15k

Pin13 (2RD), 74HC74

10k

Pin7, 74HC4520

+5V

74HC14

Pin7 (EN), MC33035

1.8k

Pin4, 74HC74

Pin8, 74HC74

Enable Motor

5kmh/20kmh Signal

2SC556B

6800mF 35V

1.5 Ohm 5.6 Ohm

100nF 470nF ca. 100mA

+

-